800

1000

1200

1400

1600

1600

1600

1600

1800

1800

1800

1800

1800

1800

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2800

2800

Lab 1 - Seafloor Map - 200 m Contour Interval

130˚ 30'W

130˚ 30'W

130˚ 20'W

130˚ 20'W

130˚ 10'W

130˚ 10'W

130˚ 00'W

130˚ 00'W

129˚ 50'W

129˚ 50'W

129˚ 40'W

129˚ 40'W

129˚ 30'W

129˚ 30'W

129˚ 20'W

129˚ 20'W

45˚ 40'N 45˚ 40'N

45˚ 50'N 45˚ 50'N

46˚ 00'N 46˚ 00'N

46˚ 10'N 46˚ 10'N